{SAPRC22 Standard 6/22/24 (vers R, Lumpmmodel=B) Created from SAPRC22STD.xls 22-Jun-2024 12:20}
#include .spc
#include .eqn

#INITVALUES
  CFACTOR  = 2.4465e+13;     {Conversion factor from ppm @ 300K}
  ALL_SPEC = 0.0;            {Default initial conc if not given below}
  O2       = 2.095E+5;
  M        = 1.000E+6;
  H2O      = 2.000E+4;
